C-24.2, r. 5.2

Approbation des sonomètres et autres instruments utilisés dans le cadre du Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur

Remplacé le 066 08août 2014

chapitre C-24.2, r. 5.2

Approbation des sonomètres et autres instruments utilisés dans le cadre du Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE — MOTOCYCLETTE ET CYCLOMOTEUR — NIVEAU SONORE

Code de la sécurité routière

(chapitre C-24.2, a. 633.1).

C-24.2

066 08août 2014

1. Sont approuvés les sonomètres et les instruments suivants pour la mise en oeuvre du Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d’échappement d’une motocyclette et d’un cyclomoteur (chapitre C-24.2, r. 37.2)

Sonomètre Fabricant Modèle Numéro
Instrument de série

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110001

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110002

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110003

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110004

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110005

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110006

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110007

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110008

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110009

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110010

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110011

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110012

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110013

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110014

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110015

sonomètre 3M 2100 Remote SLM RAL110016

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001396
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001397
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001398
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001399
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001401
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001402
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001403
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001404
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001405
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001406
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001407
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001408
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001409
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001410
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001411
Calibrator

calibreur 3M AC-300 Acoustic AC-300001412
Calibrator

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1920096
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1920100
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1923430
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1923443
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1923447
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1924778
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1925530
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1925557
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1925559
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1925562
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1929420
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1929894
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1929909
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1929919
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1930070
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

anémomètre, Nielsen- Kestrel 3000 1930460
hygromètre et Kellerman Co.
thermomètre
combinés

tachymètre General TA100 130131-01
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-02
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-03
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-04
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-05
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-06
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-07
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-08
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-09
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-10
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-11
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-12
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-13
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-14
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-15
Technologies
Corp.

tachymètre General TA100 130131-16
Technologies
Corp.

A.M. 2013-05, a. 1.

2. Le présent arrêté est abrogé le 16 mai 2016.

A.M. 2013-05, a. 2.